%#!luajittex
\input luatexja.sty
\input luatexja-adjust.sty
%\input lua-visual-debug.sty
\def\test#1{\vrule\hbox spread\zw{#1}\vrule}

\baselineskip=1.75\zw

\def\testH#1{\vtop{\hsize=21\zw #1%
\par\vrule{%
  \ltjsetparameter{kanjiskip=0pt plus 3\zw}%
  \hbox to 20\zw{あ「い」う，えお}%
}\vrule\par
\test{あ（…）ああ}\qquad
\test{あ（￥）ああ}\par
\test{あ（％）ああ}\qquad
\test{あ（ー）ああ}\par
\test{あ（あ）ああ}\qquad
\test{あ（ア）ああ}\par
\test{あ（漢）ああ}\qquad
\test{あ（０）ああ}\par
\test{…　………}\qquad
\test{￥　￥　％}\par
\test{％　％　あ}\qquad
\test{ー　ー　あ}\par
\test{あ　あ　ア}\qquad
\test{０　０　ー}\par
\test{佐々十郎}\qquad
\test{大村　崑}\par
\test{岡　八郎}\qquad
\test{花紀　京}}\par\bigskip}

1行目の例は「TeXでDTP―min10.tfmやjis.tfmの問題点」\hfil\break
（渡邉たけしさん，{\tt http://www.dab.hi-ho.ne.jp/t-wara/tex/min10.html}）から引用．

1行目以外の例は「プリセットの「文字組アキ量設定」における設定値の齟齬と回避策」\hfil\break
（なんでやねんDTPさん，{\tt http://d.hatena.ne.jp/works014/20150926}）から引用．

\parindent0pt
{\gt\bf 標準メトリック}

\testH\yoko
\testH\tate

\vfill\eject

{\gt\bf 標準メトリックに加えて {\tt -ltjksp} 指定（旧バージョンの組み方）}

\jfont\G=file:ipaexm.ttf:jfm=ujis;-ltjksp at 9.62216pt
\tfont\H=file:ipaexm.ttf:jfm=ujisv;-ltjksp at 9.62216pt
\G\H
\testH\yoko
\testH\tate


\bye
